; 
;   THIS CODE AND INFORMATION IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY
;   KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
;   IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR
;   PURPOSE.
; 
;   Copyright (c) 1993, 1994  Microsoft Corporation.  All Rights Reserved.
; 
 
LIBRARY      WAVMIX16
DESCRIPTION  'Realtime Wave Mixing DLL (c) Microsoft 1993'
EXETYPE      WINDOWS
CODE	     PRELOAD FIXED
DATA	     PRELOAD FIXED SINGLE
HEAPSIZE     16192
;STACKSIZE    2048

EXPORTS
    WEP						@1   RESIDENTNAME
	WndProc					@2
	WaveMixInit				@3
	WaveMixActivate			@4
    WaveMixOpenWave			@5
	WaveMixOpenChannel		@6
	WaveMixPlay				@7
	WaveMixFlushChannel		@8
	WaveMixCloseChannel		@9
	WaveMixFreeWave			@10
	WaveMixCloseSession 	@11
	WaveMixPump				@12
	FigureProc				@13
	WaveMixGetInfo      	@14
	WaveMixConfigureInit	@15


