Citation: Copyright ｩ 2000 Compaq Computer Corporation.   All rights reserved.


ﾛｰｶﾙのｺﾝﾋﾟｭｰﾀにSupport Paqを展開する
 ローカルのコンピュータにSupport Paqを展開する

1.	ローカルのコンピュータ がターゲット コンピュータとして選択されていることを確認する

ｷ	ローカルのコンピュータ名(家のアイコン [image] で表示)がターゲット コンピュータのフィールドに表示されていることを確認します。

注: Compaqリモート展開ユーティリティを初めて起動すると、媒ターゲット コンピュータ媒のフィールドに家のアイコン [image] が表示されます。このフィールドに表示される名前がご使用のシステムと異なる場合は、ドロップダウン リストから選択してください。

2.	展開するSupport Paqを選択する

ｷ	メニューから[ファイル]->[Support Paqを開く]を選択するか、ツールバーで[Support Paqを開く]ボタン [image] を押します。Support Paqの参照ダイアログ ボックスが表示されます。

ｷ	ローカル ディスクまたはネットワーク共有上のSupport Paqを参照して、[開く]ボタンを押します。

3.	展開を開始する

ｷ	メニューから[展開]->[選択したコンポーネントの展開]を選択するか、ツールバーで[インストール]ボタン [image] を押します。

4.	展開結果を表示する

ｷ	展開が完了したら、展開結果dialogダイアログ ボックスが表示されます。展開用に選択されたすべてのコンポーネントの展開結果の概要が表示されます。

5.	ログ ファイルを表示する

ｷ	展開結果のダイアログ ボックスを閉じます。

ｷ	メニューから[展開]->[インストレーション ログを表示]を選択するか、ツールバーで[ログの表示]ボタン [image] を押します。

{button関連項目,Alink(install, , , )}


ﾘﾓｰﾄのｺﾝﾋﾟｭｰﾀにSupport Paqを展開する
 リモートのコンピュータにSupport Paqを展開する

1.	使用したいリモート コンピュータをターゲット コンピュータとして選択します。

ｷ	メニューから[展開] -> [ターゲット コンピュータを選択] を選択するか、ツールバーで[ターゲット コンピュータ]ボタン [image] を押します。

リモート コンピュータが選択されると、[ターゲット コンピュータ]フィールドの横に地球のアイコン [image] が表示されます。

2.	展開するSupport Paqを選択する

ｷ	メニューから[ファイル]->[Support Paqを開く]を選択するか、ツールバーで[Support Paqを開く]ボタン [image] を押します。Support Paqの参照ダイアログ ボックスが表示されます。

ｷ	ローカル ディスクまたはネットワーク共有上のSupport Paqを参照して、[開く]ボタンを押します。

3.	展開を開始する

ｷ	メニューから[展開]->[選択したコンポーネントの展開]を選択するか、ツールバーで[インストール]ボタン [image] を押します。

4.	展開結果を表示する

ｷ	展開が完了したら、展開結果dialogダイアログ ボックスが表示されます。展開用に選択されたすべてのコンポーネントの展開結果の概要が表示されます。

5.	ログを表示する

ｷ	展開結果のダイアログ ボックスを閉じます。

ｷ	メニューから[展開]->[インストレーション ログを表示]を選択するか、ツールバーで[ログの表示]ボタン [image] を押します。


ﾒｲﾝ ｳｨﾝﾄﾞｳ
 メイン ウィンドウ

下の図は、初期化後のCompaqリモート展開ユーティリティのメイン ウィンドウの標準的な図です。

メイン ウィンドウは、以下に説明する5つの主要な領域で構成されています。

メニュー バー

メニュー バーを使って、Compaqリモート展開ユーティリティでサポートされるすべてのコマンドにアクセスできます。各メニューについて詳しくは、以下の項目を参照してください。

ファイル メニュー

項目メニュー

インストール メニュー

ヘルプ メニュー

ツールバー

ツールバーには、メニュー システムにあるほとんどのコマンドのショート カットが表示されます。特定のツールバー ボタンについて詳しくは、ツールバーの項目を参照してください。

ターゲット コンピュータ フィールド

[ターゲット コンピュータ]フィールドには、Compaqリモート展開ユーティリティが現在接続しているコンピュータ名が表示されます。コンピュータ名の横には、そのコンピュータがローカルのコンピュータかリモートのコンピュータかを示すアイコンが表示されます。

アイコン	説明
	コンピュータがローカルのコンピュータであることを示します。
	コンピュータがローカルのコンピュータにネットワーク接続されていることを示します。
最新のリストからコンピュータを選択する

ドロップ ダウン リストには、最も最近に使用されたコンピュータ名が表示されます。リスト内のコンピュータ名をクリックするだけで、これらのコンピュータのうちの1台に接続できます。

新しいコンピュータ名を入力する

リストにないコンピュータに接続するには、コンピュータ名を編集フィールドに入力して、ENTERキーを押します。

Support Paqの内容

Support Paqの内容の一覧には、Support Paqに含まれるコンポーネントの一覧が表示されます。Support Paqのフルネームは、内容の一覧の上にキャプションとして表示され、またこのキャプションには、以下の情報が表示されます。

欄名	説明
名前	コンポーネント名(例: Compaqシステム マネジメント ドライバ)が表示されます。
インストールされているバージョン	インストールされているコンポーネントのバージョンが表示されます。
最新バージョン	現在のSupport Paqのコンポーネントのバージョンが表示されます。
説明	コンポーネントの説明が表示されます。
アイテム詳細

リストに表示されたコンポーネントに関する情報を表示するには、メニューから[項目] -> [詳細]を選択するか、ツールバーで[詳細] ボタン [image] を押すか、または、項目を選択した状態で右クリックして、ポップアップ メニューから[詳細]を選択します。アイテム詳細ダイアログ ボックスが表示されます。

コンポーネントの選択および選択解除

Support Paqがロードされると、デフォルトでは、リスト内のすべてのコンポーネントがインストール用に選択されます。コンポーネント名の左のチェックボックスをクリックすることによって、コンポーネントを手動で選択または選択解除することもできます。

注: ターゲット コンピュータがリモート コンピュータの場合は、一部のコンポーネントが無効(グレイ表示)になり、選択してインストールできない場合があり、この場合、リモート インストールはサポートされません。これらのコンポーネントをインストールできるのは、ローカル コンピュータだけです。

[ダウングレードを有効にする]チェックボックス

[ダウングレードを有効にする]チェックボックスがチェックされている場合、コンポーネントのインストールの操作は、次のいずれかのような影響を受けます。

ｷ	コンポーネントが既にインストール済みで最新バージョンの場合、そのコンポーネントが再インストールされて、インストール後のバージョン番号は同じ番号のままになります。

ｷ	より新しいバージョンのコンポーネントが既にインストールされている場合、そのコンポーネント自体がインストールされ、バージョン番号は、古いバージョンにダウングレードされます。

注: このチェックボックスは、ターゲット コンピュータに既にインストールされているコンポーネントにだけ影響します。


ﾒﾆｭｰ
 メニュー

メニュー バーを使って、Compaqリモート展開ユーティリティでサポートされるすべてのコマンドにアクセスできます。各メニューについて詳しくは、以下の項目を参照してください。

ファイル メニュー

アイテム メニュー

展開メニュー

ヘルプ メニュー


ﾂｰﾙﾊﾞｰ
 ツールバー

ツールバーは下の図に示し、表で説明した9つのボタンで構成されています。

ボタン	説明
	ローカル システムおよびネットワーク共有上のSupport Paqの参照を可能にするSupport Paqの参照ダイアログ ボックスを表示します。
	ターゲット コンピュータとして使用するコンピュータを選択するコンピュータの参照ダイアログ ボックスを表示します。
	Support Paqの内容リストで選択したすべてのコンポーネントのインストールを実行します。
	最後に実行したインストールの展開結果ダイアログ ボックスを表示します。
	コンポーネントのインストールのログ ファイルを表示します。
	Support Paqの内容リストのすべてのコンポーネントを選択します。 注: 無効(グレイ表示)になっているコンポーネントは選択されません。詳しくは、Support Paqの内容リストを参照してください。
	Support Paqの内容リストのすべてのコンポーネントを選択解除します。
	Support Paqの内容リストで選択されたコンポーネントのアイテム詳細ダイアログ ボックスを表示します。
	ヘルプの索引を表示します。


 Support Paqの参照

[Support Paqの参照]ダイアログ ボックスは、Support Paqを開く方法を提供する標準のWindowsダイアログ ボックスです。ダイアログ ボックスの下部には、選択した項目に関する情報が表示されます。


ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの参照
 コンピュータの参照

[コンピュータの参照]ダイアログ ボックスは、ネットワーク上のコンピュータの位置を検索できる標準のWindowsダイアログ ボックスです。コンピュータに接続するには、[ネットワーク全体]ノードを拡張して、そのコンピュータのドメイン名およびワークグループ名を探します。次にコンピュータ名をクリックして、[OK]を押します。


 展開状況

展開状況ダイアログ ボックスは、展開中に表示され、このボックスにより展開状況を表示したり、展開を中断することができます。

展開を中断するには、[キャンセル] ボタンを押します。

注: 展開状況を表示するバーが1個所で長時間停止してしまった場合、コンポーネントが正しく動作していないか、ハングしているか、または入力を待っている可能性があります。何らかの操作が必要かどうか、ターゲット コンピュータを確認してください。


 展開結果

[展開結果]ダイアログ ボックスには、展開した各コンポーネント の展開結果の表が表示されます。このダイアログ ボックスはインストール終了後に自動的に表示されます。

任意の時点で、メニューから[展開]->[最後のインストレーション結果を表示]を選択するか、ツールバーで[結果]ボタン [image] を押して、このダイアログ ボックスを再表示できます。

展開結果の表には、以下の項目が表示されます。

欄名	説明
名前	コンポーネント名(例: Compaqシステム マネジメント ドライバ)を表示します。
古いバージョン	以前にインストールした古いバージョンのコンポーネントがあれば、それを表示します。
インストールされたバージョン	インストールされているコンポーネントのバージョンを表示します。
説明	展開結果の説明を表示します。

アイテム詳細

リストに表示されたコンポーネントに関する情報を含むダイアログ ボックスを表示するには、その項目をダブルクリックするか、または、項目を選択した状態で右クリックして、ポップアップ メニューから[詳細]を選択します。アイテム詳細ダイアログ ボックスが表示されます。

結果アイコン

下の表は、結果の表に表示されるアイコンを説明しています。

アイコン	説明
	インストールは成功しました。
	コンポーネントのインストールを完了するには、システムを再起動する必要があります。
	インストールは失敗しました。詳しくは、ログ ファイルを参照してください。
	Compaqリモート展開ユーティリティが、コンポーネントから返される結果を認識しません。詳しくは、ログ ファイルを参照してください。
Blank	アイコンが横に付いていない項目は、展開先コンピュータに不要です。理由としては、次のいずれかが考えられます。 ｷ 必要なハードウェアまたはソフトウェアがないため、このコンポーネントは不要です。 ｷ このコンポーネントは既にインストールされて最新バージョンです。 詳しくは、ログ ファイルを参照してください。
注: インストールの結果ダイアログ ボックスで特定のコンポーネントのインストールに関するすべての情報を表示することはできません。詳しくは、ログ ファイルを参照してください。

{button関連項目,Alink(install;log, , , )}


ｱｲﾃﾑ詳細
 アイテム詳細

アイテム詳細ダイアログ ボックスは、メイン ウィンドウおよび展開結果ダイアログ ボックスのいずれかから利用できます。このダイアログ ボックスは、詳細な説明の表示およびリスト内の特定のコンポーネントに関連するファイル名の特定に役立ちます。


ﾛｸﾞ ﾌｧｲﾙ
 ログ ファイル

コンパックのコンポーネントのインストール ファイルは、ログ ファイルを生成し、このログ ファイルには、展開結果のダイアログ ボックスに表示されるものよりも詳細な情報が表示されます。このログ ファイルは、特定のコンポーネントが正常なインストールに失敗した原因を調べるのに役立ちます。

ファイルの場所

コンパックのコンポーネントは、次の場所にあるログ ファイルにログを書き出します。

X:\CPQSYSTEM\log\cpqsetup.log

ここで、X:はWindowsがインストールされているシステム ドライブです。

表示方法

展開先コンピュータのログ ファイルを表示するには、メニューから[展開]->[インストレーション ログを表示]を選択するか、ツールバーで[ログの表示]ボタン [image] を押します。このログ ファイルは、テキスト エディタを使っても表示できます。


ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ使用許諾契約書
 プログラム使用許諾契約書

使用許諾。コンパックコンピュータ コーポレーション(以下「コンパック」という)は、お客様が以下に記載する条件に従い、ソフトウェアおよび ドキュメントを使用することを承諾します。

著作権/所有権。コンパックおよび /またはそのサプライヤーは、それぞれが有する著作権に基づき、お客様に無償にて本ソフトウェアをオブジェクト コードの形式でのみダウンロード、複製および頒布する非独占的かつ譲渡不能の使用権を許諾します。本契約に基づいて、コンパックおよび/またはそのサプライヤーが、明示的、黙示的、禁反言またはその他理由の如何を問わず、特許権についての使用権を許諾することはありません。お客様は、第三者が本契約の諸条件に同意した場合のみ、本ソフトウェアを当該第三者に譲渡・移転できます。お客様は、本契約で明示される場合を除いて、本ソフトウェアを使用、複製、変更、譲渡または移転することはできません。上記の規定に反して本ソフトウェアを譲渡または移転しようとした場合、かかる譲渡または移転の試みは無効とします。

コンパックおよび/またはそのサプライヤーは、ドキュメントおよび関連するグラフィックに含まれる情報および/またはソフトウェア情報のいかなる目的への適合性も保証するものではありません。これらのソフトウェアはすべてサーバをご使用のお客様用に「サポート ソフトウェア」として、一切の保証なしに"現状有姿のまま(AS IS)"で提供され、また将来予告なしに変更されることがあります。本ソフトウェアの使用により生じる一切のリスクはお客様の側で負うものとします。コンパックおよび/またはそのサプライヤーは、直接損害、結果損害、付随的損害、特別な損害、懲罰的損害その他いかなる損害(事業上の逸失利益、事業の中断、または事業に関わる情報の消失を含むが、これらに限定されない)についても、いかなる場合も、たとえコンパックが当該損害発生の可能性を事前に知っていた場合でも、責任を負うものではありません。お客様は、コンパックおよびそのサプライヤーを、この情報の使用または頒布により生じるいかなる請求または訴訟(弁護士費用を含む)からも防御するものとし、これらによりコンパックおよびサプライヤーに生じた損害を賠償することに同意するものとします。

お客様は、米国およびその他の国のすべての法律および規則(輸出規制法)を完全に遵守しなければならず、本ソフトウェアおよび本ソフトウェアから直接に製造されたいかなる製品をも(1)直接間接を問わず、輸出規制法に違反して輸出されることがないように、(2)輸出規制法で禁止されているいかなる目的(核兵器、化学兵器または生物兵器の拡散を含むが、これらに限定されない)のためにも使用されないようにしなければならないものとします。本契約および関連措置は、テキサス州法に準拠するものとします。

米国政府ユーザ - 本契約の条件に従い、いかなる権利も米国政府ユーザに譲渡・移転されることはありません。

組み込みソフトウェアおよび制限事項: "Larger Works" ソフトウェアには以下のソフトウェアが組み込まれています。

Zlib 1.1.3 (c)1995-1998 Jean-loup GaillyおよびMark Adler

Mozilla Communicator Client Code, Released March 31, 1998 Under Netscape Public License

Version 1.1, Orignial Portions created by Netscape (c) 1998-1999


ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ
コンポーネント

コンポーネントとは、Compaqリモート展開ユーティリティまたはその他のコンパック提供のツールでインストールできる単一の付加価値ソフトウェアのことです。


Support Paq

Support Paqとは、 Compaqリモート展開ユーティリティまたはその他のコンパック提供のツールでインストールできるコンポーネントのセットのことです。


ﾛｰｶﾙ ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ
ローカル コンピュータ

ローカル コンピュータとは、 Compaqリモート展開ユーティリティが動作しているコンピュータのことです。


展開先のｺﾝﾋﾟｭｰﾀ
ターゲット コンピュータ

ターゲット コンピュータとは、 Compaqリモート展開ユーティリティがソフトウェアをインストールするコンピュータのことです。


ﾘﾓｰﾄ ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ
リモート コンピュータ

リモート コンピュータとは、ローカル コンピュータ以外のネットワークに接続されているコンピュータのことです。


ﾌｧｲﾙ ﾒﾆｭｰ
ファイル メニュー

下の表は、使用できるメニュー項目の説明を示しています。

メニュー項目	ツールバー ボタン	説明
Support Paqを開く(O)		ローカル システムおよびネットワーク共有上のSupport Paqの参照を可能にするSupport Paqの参照ダイアログ ボックスを表示します。
最新のSupport Paqs(R)		最近に使用したSupport Paqを含むポップアップ メニューを表示します。このポップアップ メニューには、当該Support Paqの説明とフルパスが表示されます。
終了(X)		Compaqリモート展開ユーティリティを閉じます。


項目ﾒﾆｭｰ
項目メニュー

下の表には、使用できるメニュー項目の説明が表示されます。

メニュー項目	ツールバー ボタン	説明
項目の選択(S)		Support Paqの内容リストで強調表示したコンポーネントを選択します。
項目の選択解除(D)		Support Paqの内容リストで強調表示したコンポーネントを選択解除します。
すべて選択(A)		Support Paqの内容リストのすべてのコンポーネントを選択します。 注: 無効(グレイ表示)になっているコンポーネントは選択されません。詳しくは、Support Paqの内容リストを参照してください。
すべて選択解除(L)		Support Paqの内容リストのすべてのコンポーネントを選択解除します。
詳細の表示(V)		Support Paqの内容リストで強調表示したコンポーネントのアイテム詳細ダイアログ ボックスを表示します。


ｲﾝｽﾄｰﾙ ﾒﾆｭｰ
インストール メニュー

下の表は、使用できるメニュー項目の説明を示しています。

メニュー項目	ツールバー ボタン	説明
選択されたコンポーネントを展開(I)		Support Paqの内容リストで選択したすべてのコンポーネントのインストールを実行します。
ターゲット コンピュータを選択(T)		ターゲット コンピュータとして使用するコンピュータを選択するコンピュータの参照ダイアログ ボックスを表示します。
最新のコンピュータ(R)		最近に使用したインストール先のコンピュータを含むポップアップ メニューを表示します。
インストレーション ログを表示(L)		コンポーネントのインストールのログ ファイルを表示します。
最後のインストレーション結果の表示(L)		最後に実行したインストールの展開結果ダイアログ ボックスを表示します。
ダウングレードを有効にする(O)		詳しくは、ダウングレードを有効にするチェックボックスを参照してください。


ﾍﾙﾌﾟ ﾒﾆｭｰ
ヘルプ メニュー

下の表は、使用できるメニュー項目の説明を表示します。

メニュー項目	ツールバー ボタン	説明
ヘルプ トピック（T）		ヘルプの索引を表示します。
Compaqリモート展開ユーティリティのバージョン情報		Compaqリモート展開ユーティリティのバージョンおよびプログラム使用許諾契約書 informationのダイアログ ボックスを表示します。


ﾀﾞｳﾝｸﾞﾚｰﾄﾞ
ダウングレード

ダウングレードとは、最新バージョンのコンポーネントをインストールするのではなく、コンポーネントを以前にインストールしたバージョンに戻すことです。